Copyright: حقوق النشر © 2006 محفوظة لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.


علامة التبويب "إتمام"

الخيارات

إعدادات سريعة لمهمة الطباعة

حفظ

حذف

صورة معاينة الصفحة

خيارات المستند

الترتيب الصحيح لمسار الورق المباشر

الطباعة على الوجهين

قلب الصفحات للأعلى

طباعة الكراسات

صفحات لكل ورقة

طباعة حدود الصفحة

ترتيب الصفحة

خيارات جودة الطباعة

أفضل جودة

طباعة سريعة

مخصص

تفاصيل

وضع EconoMode

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

تفاصيل جودة الطباعة


تفاصيل جودة الطباعة

للتمكن من الوصول إلى تفاصيل جودة الطباعة، انقر فوق "تفاصيل" من علامة التبويب "إتمام".

إعدادات الإخراج

الدقة

تقنية تحسين الدقة (Ret) تشغيل

تقنية تحسين الدقة (Ret) إيقاف تشغيل

تحجيم النقوش (WYSIWYG)

طباعة كل النص كأسود

إعدادات الخط

إرسال True Type كصور نقطية

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة


اختيار جودة الطباعة

1	انتقل إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق علامة التبويب "إتمام".

2	في قسم "جودة الطباعة" للشاشة، حدد إعداد جودة الطباعة المفضل لديك.

3	انقر فوق "موافق".

ملاحظة

عند إجراء تغييرات على إعدادات جودة الطباعة القياسية، يتم تحديد الخيار "مخصص". لمراجعة الإعدادات، انقر فوق "تفاصيل". انظر اختيار تفاصيل جودة الطباعة للحصول على المزيد من المعلومات.


الدقة

تشير الدقة إلى عدد النقاط لكل بوصة المستخدمة في طباعة الصفحة. وكلما زادت دقة الصورة، تتحسن جودة (وضوح ورؤية) الطباعة على الصفحة. ورغم ذلك، فقد تؤدي الدقة المرتفعة إلى إطالة الوقت الذي تستغرقه مهمة الطباعة.


علامة التبويب "تكوين"

استخدم علامة التبويب "تكوين" لتحديد ميزات طباعة وأجهزة معينة (مثل وحدة الطباعة على الوجهين أو جهاز الإخراج). ويجب تحديد هذه المزايا حتى تتمكن من استخدام الطابعة بطريقة صحيحة.

ملاحظة:

استناداً إلى برنامج تشغيل الطابعة، قد لا تتوفر بعض الميزات المعروضة هنا.

للوصول إلى علامة التبويب "تكوين"

يمكنك الوصول إلى علامة التبويب "تكوين" من المجلد "الطابعات".

1	من القائمة "ابدأ"، انقر فوق "إعدادات"، ثم حدد "الطابعات".

2	انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة وحدد "خصائص". تظهر علامة التبويب "تكوين".

خيارات عامة

طراز الطابعة

صورة الطابعة

أكثر

خيارات معالجة الورق

تُستخدم هذه الخيارات لتحديد خيارات التعامل مع الورق التي يتم تثبيتها على الطابعة (على سبيل المثال، مصادر الورق الاختيارية). قد يقوم البرنامج الذي تستخدمه باكتشاف هذه المعلومات تلقائيًا، وذلك إذا كانت هذه الإمكانية متوفرة بهذا البرنامج. ويمكنك تحديد خيارات مختلفة، مع ملاحظة أنه إن لم تكن هذه الخيارات مثبتة بالفعل، فلن تتمكن من استخدامها.

وتعتمد الخيارات التالية على الوحدات الملحقة بالطابعة.

 	وحدة الطباعة على الوجهين

 	السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين

تمكين وحدة طباعة الأصول المتعددة

مصادر الورق الاختيارية

ملاحظة

يجب تحديد ملحقات معالجة الورق قبل استخدام الطابعة.

انظر أيضًا

خيارات التكوين الإضافية

مهام الطباعة العامة


خيارات التكوين الإضافية

انقر فوق أحد خيارات التكوين، للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة:

استناداً إلى برنامج تشغيل الطابعة، قد لا تتوفر بعض الميزات المعروضة هنا.

السماح بالتحجيم من الورق الكبير

وحدات DIMM للخطوط

زر "تكوين"

الذاكرة الإجمالية

تضمين الأنواع في قائمة مصدر التطبيقات

DWS (مساحة عمل برنامج التشغيل)

انظر أيضًا

تكوين وحدات DIMM للخطوط


% من الحجم العادي

يحدد النسبة المئوية من الحجم العادي التي تستخدم في تكبير المستند أو تصغيره في الصفحة. ويشير الحجم العادي إلى حجم ورقة المستند (راجع إعدادات حجم الورق في التطبيق الذي تستخدمه). وفي حالة تعطيل هذا الخيار، انقر فوق الفقاعة "i" لتكتشف السبب.


% من الحجم العادي (مربع التمرير)

اسحب أداة التحكم لتغيير النسبة المئوية من الحجم العادي والتي يتم من خلالها تكبير المستند أو تصغيره على الصفحة. ويشير الحجم العادي إلى حجم ورقة المستند (راجع إعدادات الحجم في التطبيق المستخدم).


حول

انقر فوق "حول"، أو انقر فوق شعار HP لعرض معلومات حول إصدار برنامج تشغيل الطابعة._


إضافة

انقر فوق هذا الزر لعرض مربع الحوار "إضافة وحدات DIMM للخطوط".


إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقـًا

يتيح لك إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقـًا إلى المستند.


السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين

يسمح لك هذا الخيار بالطباعة على الوجهين بغض النظر عن حجم أو وزن الورق. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يظهر خيار الطباعة على الوجهين (يدويًا) في علامة التبويب "إتمام". لاستخدام هذه الميزة، يجب إعادة إدخال رزمة الورق إلى درج الإدخال لطباعة الجهة الأخرى. تتوقف الطابعة مؤقتاً أثناء إجراء هذا التعديل.


السماح بالتحجيم من الورق الكبير

يعمل مربع الاختيار هذا على تمكين الطباعة لأحجام ورق أكبر مما تدعمه الطابعة. ويتم تحجيم هذه الأعمال تلقائياً إلى حجم تدعمه الطابعة. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يمكنك اختيار أحجام الورق الكبيرة هذه من مربع قائمة "الحجم هو" في علامة تبويب "ورق".


زاوية

حدد هذا الخيار لتعيين زاوية العلامة المائية على الصفحة المطبوعة.


مربع تحرير الزاوية

أدخل الحجم المخصص لزاوية العلامة المائية في هذا الحقل.


زيادة أو نقصان الزاوية

أدخل الحجم المخصص لزاوية العلامة المائية في هذا الحقل.


الأدراج المتاحة (علامة التبويب النماذج)

اختر الدرج الذي تريد تعيين حجم ورق ونوع ورق له.


أفضل جودة

يطبع المستندات بالدقة المثلى للطابعة. يوفر هذا الخيار أفضل جودة للطباعة بالنسبة لأغلب التطبيقات. قد يؤدي تغيير الدقة إلى تغيير تنسيق نص المستند.


طباعة الكراسات

يتيح لك طباعة المستند ككراسة. وفي طباعة الكراسات، يتم إعادة ترتيب الصفحات وطباعة كل صفحتين على كل وجه من الورقة. يتيح لك ثني الورق من المنتصف لتكوين الكراسة، وطباعة الصفحات بالترتيب الصحيح دون أي خلط بين الصفحات. يتطلب هذا الخيار تحديد "الطباعة على الوجهين".

الخيارات المحتملة

الحجم الأصلي للورق	الطباعة على:
Letter	Letter Legal
Legal	Legal
A4	A4


استعراض

انقر للانتقال إلى ملفات معلومات خط PCL (pfm.*) التي يوفرها مورِّد البرنامج لك.


مسح الكل (علامة التبويب النماذج)

لإلغاء تحديد حجم الورق ونوعه لكافة الأدراج.


إغلاق

انقر فوقه لإغلاق مربع الحوار "حجم ورق مخصص".

ملاحظة

تأكد من حفظ التغييرات التي قمت بإجرائها قبل إغلاق مربع الحوار "حجم ورق مخصص" وإلا سوف تفقد هذه التغييرات.


ملون

حدد لون العلامة المائية المحددة.


نسخ

أدخل عدد النسخ التي تريد طباعتها (1-999). عادةً ما تلغي إعدادات النسخ في التطبيق إعدادات النسخ في برنامج التشغيل.


الترتيب الصحيح لمسار الورق المباشر

استخدم "الترتيب الصحيح لمسار الورق المباشر" لإرسال مهام طباعة إلى علبة إخراج الورق الخلفية بدلاً من إرسالها إلى علبة إخراج الورق العلوية. (تأكد من فتح باب الإخراج الخلفي.) يؤدي هذا الإعداد إلى عكس ترتيب الصفحات للمحافظة على تسلسل الصفحات. انظر دليل مستخدم الطابعة للحصول على معلومات إضافية حول الإعدادات التي قد تحتاج إلى ضبطها على الطابعة.


العلامات المائية الحالية

يتم من خلال هذا الخيار عرض قائمة بالعلامات المائية المتاحة. انقر فوق "جديد" لإنشاء علامة مائية جديدة. انقر فوق "حذف" لحذف العلامة المائية المحددة.


مخصص

انقر فوق "مخصص" لإنشاء معلومات حجم الورق المخصص وتعديلها.


مخصص

يتيح لك تحديد الإعدادات المخصصة المفضلة لجودة الطباعة كما هو محدد في شاشة "تفاصيل جودة الطباعة".


افتراضي

يتم من خلاله طباعة الصور بدقة 600 نقطة في البوصة.


حذف (إعدادات سريعة)

انقر فوق "حذف" لإزالة أحد الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة من قائمة الإعدادات السريعة المتاحة. لا يمكن مسح إعدادات الطباعة الافتراضية. يتعين الحصول على حقوق المسئول لحذف أو تعديل الإعدادات السريعة التي أجراها المسئول.


حذف (العلامات المائية)

انقر فوق "حذف" لإزالة علامة مائية محددة من قائمة العلامات المائية المتاحة. يمكنك إنشاء علامات مائية يصل عددها إلى 30. يتعين الحصول على صلاحيات المسئول لحذف العلامات المائية التي أنشأها المسئول أو تعديلها.


تفاصيل

انقر فوق "تفاصيل" لفتح شاشة "تفاصيل جودة الطباعة".


قطرية

تظهر العلامة المائية بتخطيط قطري على الصفحة المطبوعة.


الأبعاد

يوضح هذا الإعداد أبعاد حجم الورق المحدد حاليًا. للتبديل بين البوصة والميليمتر، انقر فوق أبعاد الصفحة.


مساحة عمل برنامج التشغيل (DWS)

يتم من خلالها تحديد سعة ذاكرة "مساحة العمل" المتاحة للطابعة. ويتم هذا التكوين تلقائيًا في حالة وجود اتصال ثنائي الاتجاه. ولتحديد القيمة التي يجب إدخالها، قم بتحديد القيمة المسماة "DWS" في قسم الذاكرة في صفحة التكوين. لطباعة صفحة التكوين، انتقل إلى لوحة التحكم في الطابعة وحدد "تكوين الطباعة" في قائمة "المعلومات"، ثم اضغط على زر "تحديد".


وحدة الطباعة المزدوجة

إذا كان لديك وحدة طباعة مزدوجة مثبتة على الطابعة الخاصة بك، يمكنك الطباعة على وجهي الورق. إن لم يتم تحديد حجم أو نوع ورق لا تدعمه الطباعة على الوجهين (على سبيل المثال، الورق الشفاف أو اللاصقات أو المغلفات).


وضع EconoMode

عند تحديد وضع EconoMode ، تستخدم الطابعة وسائط طباعة أقل (من حبر سائل أو مسحوق الحبر) في كل صفحة. يؤدي استخدام هذا الخيار إلى استخدام خرطوشة الطباعة الخاصة بك فترة أطول كما يقلل من تكلفة الورقة، لكنه يقلل أيضاً من جودة الطباعة. قد ينتج عن استخدام ميزة EconoMode بخراطيش طباعة غير خاصة بشركة HP إلى ظهور حبر زائد بالورق المطبوع أو تلف الطابعة.


تحرير

انقر فوق "تحرير" لتعديل العلامات المائية أو لإنشائها.


تمكين الخط/تعطيل الخط

انقر لتمكين أو تعطيل الخط المحدد.


طباعة سريعة

يعمل هذا الخيار على تحسين سرعة الطباعة لأغلب تطبيقات البرامج.


الصفحة الأولى فقط

حدد هذا الخيار لطباعة العلامة المائية المحددة على الصفحة الأولى فقط. ولن تتم طباعة أية علامات مائية على الصفحة الثانية والصفحات التالية.


قلب الصفحات للأعلى

في حالة تحديد هذا الخيار، ستتم طباعة الصفحات كما لو أن قلب الصفحات سيكون للجانب العلوي من الصفحة أثناء قراءة النص. أما في حالة عدم تحديد هذا الخيار، فسوف تتم طباعة الصفحات كما لو أن قلب الصفحات سيكون للجانب الداخلي الطويل مع الاتجاه الطولي وللجانب القصير مع الاتجاه العرضي.


زر تكوين وحدات DIMM للخطوط

انقر فوق "تكوين" لفتح مربع الحوار "تكوين وحدات DIMM للخطوط" وحدد الخطوط الموجودة في وحدات DIMM.


اسم وحدات DIMM للخطوط

يعرض هذا الخيار اسم وحدات DIMM للخطوط. يمكنك الكتابة فوق الاسم لتغيره. بعد النقر فوق "موافق" سيظهر الاسم في مربع "وحدات DIMM المُثبتة" في مربع الحوار "تكوين وحدات DIMM للخطوط".


وحدات DIMM للخطوط

لاستخدام وحدات DIMM للخطوط، يلزم تركيب وحدات DIMM للخطوط فعليًا بالطابعة. بمجرد تثبيت وحدات DIMM للخطوط في الطابعة وتحديد مربع الاختيار "وحدات DIMM للخطوط"، يحدد البرنامج الخطوط في وحدة DIMM بدلاً من إرسال معلومات الخط إلى الطابعة مع كل مهمة.


الخطوط على DIMM

يؤدي هذا الخيار إلى إظهار كافة الخطوط الموجودة بوحدات DIMM للخطوط المحددة كما يوضح ما إذا كانت في حالة تمكين أو تعطيل.


الارتفاع

أدخل ارتفاع حجم الورق المخصص المحدد حاليًا. إذا أدخلت حجم صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا، فسيقوم برنامج التشغيل بضبط الحجم ليتلاءم مع الحد الأدنى أو الحد الأقصى للحجم المسموح به.


تعليمات

انقر لعرض نظرة عامة حول مربع الحوار.


تعليمات بواسطة مصابيح الطابعة

انقر فوق هذا الخيار لاستعراض رسومًا متحركة لرسائل مصباح لوحة التحكم وتحديد ما تعنيه أنماط المصابيح علاوة على استعراض معلومات حول عنونة الرسائل.


أفقية

تظهر العلامة المائية في تخطيط أفقي على الصفحة المطبوعة.


تضمين الأنواع في قائمة مصدر التطبيقات

عند تحديد مربع اختيار تضمين الأنواع في قائمة مصدر التطبيقات، تصبح كافة أنواع الورق (مثل مغلفات وورق شفاف) متاحة في منطقة إعداد الصفحة في التطبيق. عند التطبيق، يمكنك فتح علامة تبويب الورق بالنقر فوق طباعة من قائمة ملف، ثم النقر فوق زر خصائص.

ملاحظة: هذه الميزة غير متاحة في كلٍ من Windows 95 وWindows 98.


وحدات DIMM المثبتة

يوضح هذا الخيار وحدات DIMM للخطوط المثبتة حاليًا.


عرضي

حدد هذا الخيار لطباعة صفحة أو مغلف عرضه أكبر من طوله عندما عرض النص بحيث يكون الجانب الأيمن من الصفحة للأعلى. قم بتلقيم الورق بنفس الطريقة المعتادة؛ وستتم استدارة الصورة على الصفحة إذا كان ذلك ضروريًا.


تمكين وحدة طباعة الأصول المتعددة

تعد ميزة وحدة طباعة الأصول المتعددة (mopier) إحدى الميزات الإضافية الخاصة بإنتاج عدة نسخ مرتبة في نفس مهمة الطباعة.


زر أكثر

زر "أكثر" يفتح مربع الحوار "خيارات تكوين إضافية".


الاسم

أدخل اسمًا لحجم الورق المخصص. وبعد إدخال الاسم والعرض والارتفاع لحجم الورق المخصص، انقر فوق "حفظ" لحفظ التغييرات. وبمجرد أن يتم الحفظ، حدد "إغلاق". يتم عرض حجم الورق المخصص في القائمة المنسدلة "الحجم:" الموجودة في علامة التبويب "ورق".


الاسم

حدد خطـًا للعلامة المائية المحددة.


جديد

انقر فوق "جديد" لإنشاء علامة مائية جديدة تظهر في قائمة العلامات المائية المتاحة.


مصادر الورق الاختيارية

حدد أحد خيارات مصادر الورق التي تم تركيبها بالطابعة (على سبيل المثال، درج ورق HP سعة 250 ورقة).


ترتيب الصفحة

في حالة تعيين "صفحات لكل ورقة" على قيمة أكبر من 1، ستسمح لك هذه القائمة المنسدلة بتحديد ترتيب ومكان الصفحات على الورقة.


صورة معاينة الصفحة

يوضح هذا الخيار كيفية طباعة نموذج مستند بالإعدادات المحددة حالياً لبرنامج تشغيل الطابعة. وتتغير "صورة معاينة الصفحة" كلما حددت إعدادات جديدة. انقر فوق الصورة لتغيير الاتجاه من طولي إلى عرضي. انقر فوق عنوان حجم الورق لتغيير وحدة القياس بين البوصة والملليمتر.


صفحات لكل ورقة

يطبع 1 أو 2 أو 4 أو 6 أو 9 أو 16 صفحة في الورقة الواحدة.


قائمة الورق/الأغلفة

يمكن من خلالها تحديد حجم الورق ونوعه ومصدر صفحات المستند. لطباعة المستندات باستخدام ورق ذي حجم ونوع ومصدر مختلف للصفحة الأولى والأخيرة والصفحات الأخرى، حدد الخيار "استخدام ورق/أغلفة مختلفة". لطباعة المستند بأكمله باستخدام ورق بنفس الحجم والنوع والمصدر، قم بإلغاء تحديد الخيار "استخدام ورق/أغلفة مختلفة". يجب أن يكون حجم الورق موحدًا لكافة الصفحات في مهمة الطباعة.

لإضافة أغلفة فارغة أو مطبوعة مسبقًا إلى المستند، حدد "الغلاف الأمامي" أو "الغلاف الخلفي" من القائمة ثم حدد مربع الاختيار "إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقًا". اختر نوع الورق ومصدره من القوائم المنسدلة.


طولي

حدد هذا الخيار لطابعة صفحة أو مغلف طوله أكبر من عرضه عندما عرض النص بحيث يكون الجانب الأيمن للصفحة للأعلى. قم بتلقيم الورق بنفس الطريقة المعتادة؛ وستتم استدارة الصورة على الصفحة إذا كان ذلك ضروريًا.


طباعة كل النص كأسود

حدد هذا المربع لطباعة كل حروف النص بالحبر الأسود، بغض النظر عن إعداد لون النص في المستند.


طباعة المستند على

يطبع المستند على حجم ورق غير الحجم الذي تم تنسيق المستند به. وهذا الخيار مفيد إذا كان المستند منسقاً لحجم ورق غير موجود. على سبيل المثال، إذا كان لديك مستند منسق لورق بحجم letter ولم يكن هذا الحجم متوفرًا لديك، فإنه يمكنك اختيار الطباعة على ورق بحجم مختلف.


طباعة على الوجهين

يطبع المستند على وجهي الورقة (يسمى أيضًا بالطباعة المزدوجة). يتوافر هذا الخيار فقط عند تحديد الطباعة على الوجهين من علامة تبويب "تكوين". هناك بعض أنواع وأحجام للورق لا يمكن استخدام الطباعة المزدوجة معها (على سبيل المثال، المغلفات والورق الشفاف والأحجام الصغيرة المخصصة).  قد تؤدي محاولة الطباعة على كلا الوجهين إلى تلف الطابعة.

إذا لم تكن الطابعة تحتوي على وحدة طباعة مزدوجة، فسيظهر هذا الخيار مثل خيار "الطباعة على الوجهين (يدويًا)" لتمكين هذا الخيار، يجب تحديد "السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين" في علامة التبويب "تكوين". وبالنسبة للطباعة اليدوية على الوجهين، اتبع الإرشادات على شاشة الكمبيوتر لطباعة الوجه الثاني من الصفحات. ستطبع الطابعة الوجه الأول من كل صفحة ثم تنتظر حتى تضع الورقة في درج الإدخال لطباعة الوجه الثاني. ولا يمكن طباعة المستندات الأخرى أثناء انتظار الطابعة لإعادة إدخال الورق للطباعة على الوجه الثاني. للحصول على المعلومات الكاملة عن الطباعة اليدوية على الوجهين، انظر دليل المستخدم.


إرشادات الطباعة على الوجهين

يظهر إطار "إرشادات الطباعة على الوجهين" بسبب أن المستند الجاري طباعته يتطلب إعادة تحميل الورق يدويًا حتى تتم الطباعة على الوجهين.

يتم استخدام "الطباعة على الوجهين (يدويًا)" لطباعة مستند لواحدٍ من الأسباب التالية:

•	لم يتم تركيب وحدة الطباعة على الوجهين (ملحق الطباعة على الوجهين) في الطابعة.

•	برنامج التشغيل غير مهيأ لدعم وحدة الطباعة على الوجهين. انتقل إلى مجلد "طابعات"، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة وحدد "خصائص". انقر فوق علامة التبويب "تكوين" وحدد وحدة الطباعة المزدوجة.

•	توجد وحدة طباعة على الوجهين مركبة بالطابعة ولكنك قمت بتحديد حجم أو نوع ورق لا يمكنه النفاذ خلالها.

•	تم تحديد الخيار "الترتيب الصحيح لحاوية الإخراج الخلفية" أو "الترتيب الصحيح لمسار الورق المباشر". فعند استخدام حاوية الإخراج الخلفية أو مسار الورق المباشر، لا يمكن استخدام وحدة الطباعة على الوجهين.

بالنسبة للمستندات ذات أرقام الصفحات الفردية، تتم طباعة صفحة خالية عند طباعة الوجه الأول. وتتم طباعة الصفحة الأخيرة على الجانب الآخر للصفحة الخالية

في حالة عدم توافق إطار "إرشادات الطباعة على الوجهين" مع مكان وجود مجموعة الورق المطبوعة بالطابعة، تأكد من التحديد الصحيح للخيار "الترتيب الصحيح لمسار الورق المباشر" أو "الترتيب الصحيح لحاوية الإخراج الخلفية" بعلامة التبويب "إتمام" في برنامج تشغيل الطابعة.


طباعة حدود الصفحة

عند تحديد هذا الخيار يتم طباعة حدود حول كل صفحة على الورقة. ويمكنك تحديد "طباعة حدود الصفحات" في حالة تحديد أكثر من صفحة لكل ورقة.


 موقع ملفات الخطوط للطابعة

يستخدم هذا مع الزر "استعراض". كما أنه يعرض موقع ملفات معلومات الخطوط (pfm.*).


صورة الطابعة (على علامة التبويب "تكوين")

يعرض شكل رسومي للطابعة بالملحقات المتصلة بها حاليًا.


صورة الطابعة

انقر فوق صورة الطابعة لتحديد الدرج المصدر. وإذا كان حجم الورق في مهمة الطباعة لا يتطابق مع حجم الورق المحمل في الدرج المحدد، فقد تحصل على نتائج غير متوقعة. إذا لم يكن درج الطباعة موجودًا في القائمة، فتأكد من تحديد الخيارات السليمة للتعامل مع الورق من علامة التبويب "تكوين".


ذاكرة الطابعة

يسمح لك بتعيين إجمالي حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بالميجابايت.


طراز الطابعة

يسمح لك بتحديد طراز طابعة مدعم. عند تحديد طراز الطابعة، تتوافق خيارات التهيئة المعروضة مع الخيارات المتاحة للطابعة المحددة.


إعدادات سريعة لمهمة الطباعة

يسمح لك هذا الخيار بحفظ الإعدادات الحالية لبرنامج التشغيل (على سبيل المثال، اتجاه طباعة الصفحة والطباعة على الوجهين ومصدر الورق) لتتمكن من إعادة استخدامها. وبعد اختيار الإعدادات، اكتب اسم الإعداد السريع الذي قمت بتعيينه (مثل "التقرير ربع السنوي" أو "حالة المشروع") ثم انقر فوق "حفظ". عند حفظ الإعدادات السريعة، سيتم حفظ كافة الإعدادات الحالية لبرنامج التشغيل. كما يمكنك استعادة الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة بتحديد "إعدادات الطباعة الافتراضية" من القائمة المنسدلة "إعدادات سريعة لمهمة الطباعة". لتحقيق أكبر قدر من الراحة، يمكن تحديد وحفظ الإعدادات السريعة من معظم علامات تبويب برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة

يمكنك حفظ 25 إعدادًا من الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة. ومن الممكن أن يعرض برنامج تشغيل الطابعة تقريرًا بأنه قد تم تحديد 25 إعدادًا من الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة بينما يظهر منها أقل من 25 إعدادًا. يرجع سبب ذلك إلى وجود بعض الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة المحددة مسبقاً، التي لا تتوافق مع تهيئة الطابعة، والتي تكون مختفية لكنها مازالت محسوبة ضمن إجمالي عدد الإعدادات التي تم حفظها.


إزالة

انقر لإزالة وحدات DIMM للخطوط المحددة وكافة الخطوط الموجودة بوحدات DIMM.


تقنية تحسين الدقة (REt) (إيقاف تشغيل)

تقنية تحسين الدقة REt: يحسن الخيار "تشغيل" من جودة طباعة الحروف عن طريق تهذيب الأطراف غير المنتظمة التي قد تنشأ عند زوايا ومنحنيات الصور المطبوعة. اختر "إيقاف تشغيل" إذا كانت الرسومات، لاسيما الصور الممسوحة ضوئيًا، لا يتم طباعتها بصورة واضحة.


تقنية تحسين الدقة (REt) (تشغيل)

تقنية تحسين الدقة REt: يحسن الخيار "تشغيل" من جودة طباعة الحروف عن طريق تهذيب الأطراف غير المنتظمة التي قد تنشأ عند زوايا ومنحنيات الصور المطبوعة. اختر "إيقاف تشغيل" إذا كانت الرسومات، لاسيما الصور الممسوحة ضوئيًا، لا يتم طباعتها بصورة واضحة.


استدارة بمقدار 180 درجة

حدد هذا الخيار لعمل استدارة لصورة المستند على الورق بزاوية قدرها 180 درجة، عند الحاجة. على سبيل المثال، إذا كان عنوان الإرجاع غير واضح على المغلف، فجرب هذا الخيار وقم بتلقيم المغلف بحيث تدخل المنطقة التي سيتم طباعة عنوان الإرجاع عليها أولاً في الطابعة.


حفظ

يُمكنك زر "حفظ" من حفظ الإعداد السريع الذي قمت بإضافته أو تغييره. عند حفظ الإعدادات السريعة، سيتم حفظ كافة الإعدادات الحالية لبرنامج التشغيل. لتحقيق أكبر قدر من الراحة، يمكن تحديد وحفظ الإعدادات السريعة من معظم علامات تبويب برنامج تشغيل الطابعة.


حفظ/حذف/إعادة تسمية

يحفظ ويحذف ويعيد تسمية حجم الورق المخصص الذي تم تحديده. وستظهر الأحجام التي تم حفظها أو إعادة تسميتها في قائمة "الحجم هو" بعلامة التبويب "ورق".

ملاحظة

تأكد من حفظ التغييرات التي قمت بإجرائها قبل إغلاق مربع الحوار "حجم ورق مخصص" وإلا سوف تفقد هذه التغييرات.


 تحجيم النقوش (WYSIWYG)

للحصول على أفضل طباعة، حدد "تحجيم النقوش". قم بتغيير هذا الخيار إذا كنت تحصل على نتائج غير متوقعة عند طباعة المساحات المعبأة والنقوش. وقد يؤدي إلغاء تحديد مربع الاختيار "تحجيم النقوش" إلى حدوث اختلافات بين ما يظهر على الشاشة وما ينتج عن الطباعة.


تحجيم للملاءمة

إذا لم ترغب في تصغير المستند أو تكبيره ليلائم حجم الورق المحدد، فقم بإلغاء تحديد هذا الخيار.


إرسال TrueType كصور نقطية

جرب تحديد "إرسال TrueType كصور نقطية" إذا كنت تحصل على نتائج غير متوقعة مع بعض أحرف النصوص.


التظليل

حدد تظليل العلامة المائية المحددة.


الحجم

حدد حجم الخط للعلامة المائية المحددة.


الحجم (علامة التبويب "نماذج")

اختر حجم الورق أو النموذج المحمل في الدرج المحدد.


الحجم هو

حدد حجم الورق الذي يناسب المستند من هذه القائمة والتي تتضمن أحجام الورق المخصصة والمحفوظة. يجب أن يكون حجم الورق موحدًا لكافة صفحات مهمة الطباعة الواحدة. حيث تلغي إعدادات التطبيق إعدادات برنامج التشغيل.


المصدر هو

حدد الدرج الذي يحتوي على الورق الذي ترغب في استخدامه. ويمكنك النقر فوق صورة الطابعة لتحديد الدرج المصدر. وإذا كان حجم الورق في مهمة الطباعة لا يتطابق مع حجم الورق المحمل في الدرج المحدد، فقد تحصل على نتائج غير متوقعة. إذا لم يكن درج الطباعة موجودًا في القائمة، فتأكد من تحديد الخيارات السليمة للتعامل مع الورق من علامة التبويب "تكوين". حيث تلغي إعدادات التطبيق إعدادات برنامج التشغيل.


النمط

حدد نمط الخط للعلامة المائية المحددة.


الحجم المستهدف

حدد حجم الورق المستهدف. لا تظهر في هذه القائمة سوى أحجام الورق التي تدعمها الطابعة. يتوافر هذا الخيار فقط عند تحديد مربع الاختيار "طباعة المستند على".


النوع (علامة التبويب النماذج)

اختر نوع الورق الذي يلائم تكوين الدرج.


النوع هو

حدد أنواع الورق أو الوسائط التي ترغب في استخدامها. ويضبط هذا الإعداد سرعة الطابعة ودرجة حرارة المصهر للوسائط التي تحددها.

تنبيه

من الممكن أن يؤدي استخدام إعدادات وسائط غير مناسبة إلى تلف الطابعة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام إعدادات الورق العادي على فيلم شفاف إلى تلف الفيلم واحتمال انحشاره داخل الطابعة.


استخدام ورق/أغلفة مختلفة

انقر فوق "استخدام ورق/أغلفة مختلفة" لتمكين الإعدادات التي تسمح لك بتحديد إعدادات ورق مختلفة للصفحة الأولى أو للصفحات الأخرى أو للصفحة الأخيرة أو للغلاف الأمامي أو للغلاف الخلفي في مهمة الطباعة.


استخدام الملليمتر/استخدام البوصة

انقر فوق "استخدام الملليمتر/استخدام البوصة" لتحديد أبعاد حجم الورق المخصص بالملليمتر أو البوصة.


رسالة العلامة المائية

اكتب رسالة العلامة المائية التي ترغب في طباعتها.


العلامات المائية

يحدد نص العلامات المائية الذي ستتم طباعته. انقر فوق "تحرير" لتعديل العلامات المائية أو لإنشائها.


العرض

أدخل عرض حجم الورق المخصص الذي تم تحديده حاليًا. إذا أدخلت حجم صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا، فسيقوم برنامج التشغيل بضبط الحجم ليتلاءم مع الحد الأدنى أو الحد الأقصى للحجم المسموح به.


المحتويات

ملاحظة:

استناداً إلى برنامج تشغيل الطابعة، قد لا تتوفر بعض الميزات المعروضة هنا.

علامة التبويب "إتمام"

علامة التبويب "تأثيرات"

علامة التبويب "ورق"

علامة التبويب "أساسيات"

علامة التبويب "تكوين"

التبويب "نماذج NT"

مهام الطباعة العامة


علامة التبويب "تأثيرات"

الخيارات

إعدادات سريعة لمهمة الطباعة

حفظ

حذف

صورة معاينة الصفحة

خيارات ملاءمة للصفحة

طباعة المستند على

تحجيم للملاءمة

% من الحجم العادي

خيارات العلامات المائية

العلامات المائية

الصفحة الأولى فقط

تحرير

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

تفاصيل العلامات المائية


تفاصيل العلامات المائية

العلامات المائية الحالية

جديد

حذف

رسالة العلامة المائية

صورة معاينة الصفحة

زاوية الرسالة

قطرية

أفقية

زاوية

مربع تحرير الزاوية

سمات الخط

الاسم

اللون

التظليل

الحجم

النمط

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة


علامة التبويب "ورق"

الخيارات

إعدادات سريعة لمهمة الطباعة

حفظ

حذف

صورة معاينة الصفحة

صورة الطابعة

خيارات الورق

الحجم هو

مخصص

استخدام ورق/أغلفة مختلفة

قائمة الورق/الأغلفة

إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقًا

المصدر هو

النوع هو

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

حجم ورق مخصص


حجم ورق مخصص

الاسم

حفظ/حذف/إعادة تسمية

العرض

الارتفاع

استخدام الميليمتر/استخدام البوصة

إغلاق

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة


علامة التبويب "أساسيات"

خيارات عامة

إعدادات سريعة لمهمة الطباعة

حفظ

حذف

حول

صورة معاينة الصفحة

نسخ

خيارات اتجاه الطباعة

طولي

عرضي

استدارة بمقدار 180 درجة

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة


علامة التبويب خدمات
علامة التبويب "خدمات"

إعدادات سريعة لمهمة الطباعة

حفظ

حذف

تعليمات بواسطة مصابيح الطابعة

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة


تكوين وحدات DIMM للخطوط

انقر فوق أحد خيارات التكوين، للحصول على مزيد من المعلومات

إضافة

وحدات DIMM المركبة

الخطوط على DIMM

زر إزالة

زر تمكين/تعطيل الخط

مربع الحوار "إضافة وحدات DIMM للخطوط"

عندما تنقر فوق "إضافة"، يظهر مربع الحوار "إضافة وحدات DIMMs للخطوط". يوجد في مربع الحوار هذا الخيارات التالية:

موقع ملفات الخطوط للطابعة

استعراض

اسم وحدة DIMM للخطوط

انظر أيضًا

علامة التبويب "تكوين"

تكوين وحدات DIMM للخطوط


التبويب "نماذج NT"

يكون التبويب "نماذج NT" متاحاً في نظام Windows XP وWindows 2000 وWindows NT 4.

استخدم التبويب "نماذج NT" لتحديد أحجام وأنواع الورق التي يتم تحميلها في كل درج من الأدراج المتوفرة. ويحدد ذلك الاختيارات التي تظهر في "الحجم هو" و"النوع هو" في علامة التبويب "ورق".

خيارات النماذج/الأدراج

الأدراج المتاحة

الحجم (نماذج)

النوع

مسح الكل

انظر أيضًا

الوصول إلى التبويب "نماذج NT"


مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

استعادة الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة

إنشاء الإعدادات السريعة واستخدامها

الطباعة على الوجهين (الطباعة المزدوجة)

الطباعة على الوجهين (طباعة يدوية على الوجهين)

اختيار جودة الطباعة

اختيار تفاصيل جودة الطباعة

استخدام وضع EconoMode

إنشاء العلامات المائية واستخدامها

خيارات إعادة تحجيم المستند

اختيار الورق حسب النوع أو المصدر

إعداد حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة

طباعة الصفحة الأولى من مهمة طباعة على ورق مختلف

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

استخدام REt

تكوين وحدات DIMM للخطوط

الوصول إلى التبويب نماذج NT


الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

بعد أن تتم عملية التثبيت، يمكنك الوصول إلى برنامج التشغيل من نظام التشغيل Windows، أو من التطبيق الذي تستخدمه. بالرغم من أن طريقة الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة قد تختلف من تطبيق لآخر، عادةً ما يتم فتح برنامج تشغيل الطابعة من قائمة "ملف".

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

تكوين برنامج تشغيل الطابعة

لتغيير الإعدادات مؤقتــًا (من البرنامج التطبيقي)

من قائمة "ملف"، انقر فوق "طباعة" ثم انقر فوق "خصائص". (قد تتباين الخطوات عند التنفيذ الفعلي، لكن هذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعـًا).

تغيير الإعدادات الافتراضية

انقر فوق زر "ابدأ" وأشر إلى "إعدادات" ثم انقر فوق "الطابعات". انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة وحدد "الخصائص".

استخدام تعليمات برنامج تشغيل الطابعة

يحتوي كل برنامج من برامج تشغيل الطابعة على شاشات تعليمات يمكن تنشيطها من زر "تعليمات" ببرنامج تشغيل الطابعة. وتقدم لك شاشات التعليمات هذه معلومات تفصيلية عن برنامج التشغيل المستخدم. لاحظ أن تعليمات برنامج تشغيل الطابعة منفصلة عن تعليمات التطبيق.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة


إنشاء الإعدادات السريعة واستخدامها

تسمح لك الإعدادات السريعة بحفظ الإعدادات الحالية لبرنامج التشغيل (كاتجاه طباعة الصفحة والطباعة على الوجهين ومصدر الورق) لاستخدامها مرة أخرى. لتحقيق أكبر قدر من الراحة، يمكن تحديد وحفظ الإعدادات السريعة من معظم علامات تبويب برنامج تشغيل الطابعة. كما يمكنك استعادة الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة بتحديد "إعدادات الطباعة الافتراضية" من القائمة المنسدلة "إعدادات سريعة لمهمة الطباعة".

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

ملاحظة

يمكنك حفظ 25 إعداد من الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة. ومن الممكن أن يعرض برنامج تشغيل الطابعة تقريرًا بأنه قد تم تحديد 25 إعدادًا من الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة بينما يظهر منها أقل من 25 إعدادًا. ويرجع سبب ذلك إلى وجود بعض الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة المحددة مسبقـًا التي لا تتوافق مع تكوين الطابعة، والتي تكون مختفية لكنها مازالت محسوبة ضمن إجمالي عدد الإعدادات التي تم حفظها.

إنشاء الإعدادات السريعة

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	حدد إعدادات الطباعة التي ترغب فيها.

3	في مربع "إعدادات سريعة لمهمة الطباعة"، اكتب اسمًا للإعدادات المحددة (على سبيل المثال "التقرير ربع السنوي" أو "موقف المشروع").

4	انقر فوق "حفظ".

عند حفظ الإعدادات السريعة، سيتم حفظ كافة الإعدادات الحالية لبرنامج التشغيل. ويستطيع برنامج تشغيل الطابعة تذكر هذه الإعدادات.

استخدام الإعدادات السريعة

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	حدد الإعداد المطلوب من القائمة المنسدلة "إعدادات سريعة لمهمة الطباعة".

3	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن للطباعة وفقًا للإعدادات التي تم تحديدها في الإعدادات السريعة.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


الطباعة على الوجهين (الطباعة المزدوجة)
الطباعة على الوجهين تلقائياً (الطباعة المزدوجة)

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب "إتمام"، انقر فوق "الطباعة على الوجهين". انقر فوق "قلب الصفحات للأعلى" إذا كنت ترغب في ذلك.

ملاحظة

يجب تحديد خانة اختيار "وحدة الطباعة المزدوجة" في علامة تبويب "تكوين" لتمكين عرض مربع الاختيار "الطباعة على الوجهين" على علامة التبويب "إتمام".

3	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن لطباعة المستند على وجهي الصفحة.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


الطباعة على الوجهين (الطباعة اليدوية على الوجهين)
الطباعة اليدوية على الوجهين (الطباعة المزدوجة)

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

يعتمد إجراء الطباعة اليدوية على الوجهين على أي الأدراج تستخدمها.

ملاحظة

يجب تحديد مربع الاختيار "السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين" في علامة التبويب "تكوين" لتمكين عرض مربع الاختيار "الطباعة على الوجهين (يدويًا)" على علامة التبويب "إتمام".

إذا تم تحديد الخيارين "وحدة الطباعة على الوجهين" والخيار "السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين" الموجودين على علامة التبويب "تكوين" وتم تحميل حجم ورق بالدرج يدعم الطباعة التلقائية على الوجهين، فسوف يتم عرض مربع الاختيار الحالي كـ الطباعة على الوجهين. وسوف تقوم الطابعة تلقائيًا بطباعة الوجه الثاني. انظر الطباعة تلقائياً على الوجهين (الطباعة المزدوجة).

الطباعة على الوجهين (يدويًا) من الدرج 2

1	أدخل كمية كافية من الورق في الدرج لتنفيذ مهمة الطباعة.

2	في برنامج تشغيل الطابعة، حدد الخيار "الطباعة على الوجهين (يدويًا)" وأرسل المهمة إلى الطابعة. تقوم الطابعة بطباعة النص الأول من المهمة (كافة الصفحات الزوجية) على جهة واحدة من الورق.

3	بعد الانتهاء من طباعة الوجه الأول، أدخل مجموعة الورق المطبوع في الدرج 2 تأكد من وضع الورق تمامًا كما هو موضح في مربع الحوار "إرشادات الطباعة على الوجهين".

4	انقر فوق موافق على مربع الحوار إرشادات الطباعة على الوجهين.

5	إذا لم تبدأ الطباعة للوجه الثاني تلقائيًا، فاضغط على الزر Go الموجود على الطابعة.

الطباعة على الوجهين (يدويًا) من الدرج 1

1	افتح باب الإخراج الخلفي.

2	تأكد من عدم وجود أي ورق داخل أي درج آخر.

3	في برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق الترتيب الصحيح لمسار الورق المباشر ثم انقر فوق الطباعة على الوجهين (يدويًا).

4	أرسل المهمة إلى الطابعة.

5	أدخل الورق في الدرج 1 ورقة واحدة في كل مرة. إذا لم تبدأ الطابعة في الطباعة، فاضغط على الزر Go الموجود على الطابعة.

6	بعد طباعة الوجه الأول من المهمة، جمّع الورق بالترتيب الذي تم طباعته به.

7	انقر فوق موافق على مربع الحوار إرشادات الطباعة على الوجهين.

8	أدخل الورق ورقة واحدة في كل مرة في الدرج 1 بنفس الترتيب الذي تم طباعة نصف المهمة به. تأكد من إدخال الورق تمامًا كما هو موضح في مربع الحوار "إرشادات الطباعة على الوجهين".

9	إذا لم تبدأ الطابعة في الطباعة تلقائيًا، فاضغط على الزر Go الموجود على الطابعة.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


اختيار تفاصيل جودة الطباعة

تجمع الإعدادات الافتراضية للطابعة بين أفضل جودة وأكبر سرعة للطباعة بالنسبة لأغلب المهام. إذا كانت لديك احتياجات خاصة أو غير معتادة للطباعة، فيمكنك تخصيص إعدادات جودة الطباعة.

لاختيار تفاصيل جودة الطباعة

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب "إتمام"، انقر "تفاصيل".

3	في شاشة "تفاصيل جودة الطباعة"، حدد الإعدادات المفضلة.

4	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن لاستخدام إعدادات جودة الطباعة التي قمت بتحديدها.

انظر أيضًا

اختيار جودة الطباعة

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

تفاصيل جودة الطباعة


استخدام وضع EconoMode

يسمح وضع EconoMode للطابعة باستخدام حبر أقل في كل صفحة. وسوف يطيل تحديد هذا الخيار من عمر خرطوشة الطباعة ويقلل من تكلفة كل صفحة، لكنه سيقلل من جودة الطباعة.

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

لتمكين وضع EconoMode أو تعطيله

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة تبويب "إتمام"، انقر فوق وضع توفير الحبر EconoMode.

في حالة تحديد مربع الاختيار، سيتم تمكين وضع EconoMode. أما في حالة عدم تحديد المربع، سيتم تعطيل وضع EconoMode.

3	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن لاستخدام إعداد EconoMode الذي تم تحديده.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

علامة التبويب "إتمام"


إنشاء العلامات المائية واستخدامها

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

لاستخدام علامة مائية موجودة

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب "تأثيرات"، انقر فوق القائمة المنسدلة "علامات مائية".

3	انقر فوق العلامة المائية التي ترغب في استخدامها.

4	انقر فوق "الصفحة الأولى فقط"، إذا كنت ترغب في ذلك.

5	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن لطباعة العلامة المائية التي قمت بتحديدها. لإزالة العلامة المائية، انقر فوق "(لا شيء)" في القائمة المنسدلة "علامات مائية".

لإنشاء علامة مائية أو تحريرها

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

2	في علامة التبويب "تأثيرات"، انقر فوق "تحرير".

3	في إطار "تفاصيل العلامات المائية"، حدد العلامة المائية التي تريد تحريرها أو انقر فوق "جديد".

4	حدد الخيارات التي تريدها للعلامة المائية.

5	انقر فوق "موافق".

6	من علامة التبويب "تأثيرات"، انقر فوق "الصفحة الأولى فقط"، إذا كنت ترغب في ذلك.

7	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن لطباعة العلامة المائية التي قمت بتحديدها. لإزالة العلامة المائية، انقر فوق "(لا شيء)" في القائمة المنسدلة "علامات مائية".

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

علامة التبويب "تأثيرات"


خيارات تغيير حجم المستند

تسمح لك خيارات تغيير حجم المستند بتحجيم المستند إلى نسبة مئوية من الحجم العادي. يمكنك أيضًا اختيار طباعة المستند على ورق بحجم مختلف بتحجيم أو بدون تحجيم.

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

لتصغير المستند أو تكبيره

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة تبويب "تأثيرات"، أدخل النسبة المئوية المطلوبة لتصغير أو تكبير المستند في المربع % من الحجم العادي.

يمكنك أيضًا استخدام شريط التمرير لضبط النسبة المئوية للتصغير/التكبير.

3	انقر فوق "موافق".

الطابعة الآن معدة لتحجيم المستند وفقاً للنسبة المئوية التي قمت بتحديدها للتصغير/التكبير.

لملاءمة المستند لحجم ورق مختلف

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب "تأثيرات"، انقر فوق "طباعة المستند على".

3	حدد حجم الورق المراد الطباعة عليه.

4	إذا كنت ترغب في طباعة المستند على حجم ورق معين دون تحجيم للملاءمة، تأكد من إلغاء تحديد خيار "تحجيم للملاءمة".

5	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن لطباعة المستند وفقًا للإعدادات المحددة.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


اختيار الورق حسب النوع أو المصدر

إذا كان التطبيق المستخدم يدعم الطباعة حسب نوع الورق أو المصدر، فقم بإجراء التحديدات اللازمة من التطبيق. حيث تلغي إعدادات التطبيق إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

يمكن تهيئة الطابعة كي تختار الورق حسب النوع (مثل الورق العادي أو الورق من نوع Letterhead) أو المصدر (مثل التلقيم اليدوي أو الدرج 1). إذا تم استخدام أنواع متعددة مختلفة من الورق بشكل دائم، وبمجرد أن يتم إعداد الأدراج بشكل سليم، فأنت غير مضطر لفحص نوع الورق الموجود داخل كل درج قبل الطباعة.

ويجب أن تكون أدراج الورق معدة قبل إمكانية الطباعة حسب النوع. لتكوين أدراج الورق، راجع دليل مستخدم الطابعة.

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

لتحديد الورق حسب النوع أو المصدر

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب "ورق"، حدد مصدر أو نوع الورق الذي تريده.

3	انقر فوق "موافق".

الطابعة معدة الآن لطباعة المستند على نوع الورق أو من المصدر الذي قمت بتحديده.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

علامة التبويب "ورق"


إعداد حجم ورق مخصص من برنامج تشغيل الطابعة

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب "ورق"، انقر فوق "مخصص".

3	من إطار "حجم ورق مخصص"، اكتب اسم حجم الورق المخصص.

4	أدخل طول وعرض حجم الورق.

إذا أدخلت حجم صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا، فسيقوم برنامج التشغيل بضبط الحجم ليتلاءم مع الحد الأدنى أو الحد الأقصى للحجم المسموح به.

5	إذا كان ذلك ضروريًا، انقر فوق الزر لتغيير وحدة القياس بين الملليمتر والبوصة.

6	انقر فوق "حفظ".

7	انقر فوق "إغلاق".

الطابعة الآن معدة لطباعة المستند على حجم الورق المخصص الذي قمت بتحديده. سيظهر الاسم الذي قمت بحفظه في قائمة حجم الورق لاستخدامه فيما بعد.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


طباعة الصفحة الأولى من مهمة طباعة على ورق مختلف

يمكن اختيار إعدادات ورق تختلف باختلاف الصفحة وما إذا كانت هي الصفحة الأولى من مهمة الطباعة أو الصفحة التالية أو صفحة الغلاف الخلفي.

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب ورق، حدد الورق المطلوب للصفحة الأولى من مهمة الطباعة.

3	من علامة التبويب ورق، انقر فوق الخيار استخدام ورق/أغلفة مختلفة.

4	انقر فوق الغلاف الأمامي أو الصفحة الأولى أو الصفحات الأخرى أو الصفحة الأخيرة أو الغلاف الخلفي (لاستخدام ورق مختلف للغلاف الأمامي أو الخلفي، انقر فوق إضافة غلاف فارغ أو مطبوع مسبقًا).

5	حدد مصدر أو نوع الورق المطلوب للصفحات الأخرى من مهمة الطباعة. إن الطابعة معدة الآن لطباعة المستند على الورق الذي تم تحديده.

ملاحظة

يجب أن يكون حجم الورق موحدًا لكافة الصفحات في مهمة الطباعة.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة

علامة التبويب "ورق"


طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	حدد علامة التبويب "إتمام".

3	تحت "خيارات المستند"، حدد عدد الصفحات التي تريد طباعتها لكل ورقة (1 أو 2 أو 4 أو 6 أو 9 أو 16).

4	انقر فوق  "طباعة حدود الصفحة"  إذا كنت ترغب في طباعة  حدود حول  كل صفحة  على الورقة.

وسيتم تمكين "طباعة حدود الصفحة" فقط إذا تم إعداد "صفحات لكل ورقة" على قيمة أكبر من 1.

5	إذا كان عدد الصفحات أكبر من 1، فانقر فوق "ترتيب الصفحة" لتحديد ترتيب الصفحات ومكانها على الورقة.

6	انقر فوق "موافق".

إن الطابعة معدة الآن لطباعة عدد الصفحات لكل ورقة وفقـًا للإعدادات التي قمت بتحديدها.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


استعادة الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	في مربع "إعدادات سريعة لمهمة الطباعة"، حدد "إعدادات الطباعة الافتراضية".

يقوم برنامج تشغيل الطابعة الآن باستعادة الإعدادات الافتراضية.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


استخدام REt

تقنية تحسين الدقة (Ret): يحسن الخيار "تشغيل" من جودة طباعة الحروف عن طريق تهذيب الأطراف غير المنتظمة التي قد تنشأ عند زوايا ومنحنيات الصور المطبوعة. اختر "إيقاف تشغيل" إذا كانت الرسومات، لاسيما الصور الممسوحة ضوئيًا، لا يتم طباعتها بصورة واضحة.

انقر هنا [image] لمعرفة برنامج تشغيل الطابعة الافتراضي.

لتمكين REt أو تعطيلها

1	افتح برنامج تشغيل الطابعة.

2	من علامة التبويب "إتمام"، انقر "تفاصيل".

3	في شاشة "تفاصيل جودة الطباعة"، حدد خيار Ret الذي تفضله ("تشغيل" أو "إيقاف تشغيل").

4	انقر فوق "موافق".

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة


تكوين وحدات DIMMs للخطوط
تكوين وحدات DIMM للخطوط

لاستخدام وحدات DIMM للخطوط، تحتاج إلى تثبيت وحدات DIMM للخطوط تثبيتـًا فعليًا في الطابعة وتكوين وحدات DIMM للخطوط باستخدام برنامج HP LaserJet PCL. بمجرد القيام بعملية التثبيت، يختار البرنامج الخطوط على وحدات DIMM بدلاً من إرسال معلومات الخط إلى الطابعة مع كل مهمة طباعة.

للوصول إلى تكوين وحدات DIMM للخطوط

1	افتح خصائص برنامج تشغيل الطابعة وحدد علامة التبويب "تكوين". (لا تتوافر علامة التبويب "تكوين" داخل التطبيق).

2	حدد مربع اختيار "وحدات DIMM للخطوط" وانقر فوق "تكوين". سيظهر مربع الحوار "تكوين وحدات DIMM  للخطوط".

تتوافر تعليمات إضافية من مربع الحوار "تكوين وحدات DIMM  للخطوط".

لإضافة وحدات DIMM  للخطوط

1	تأكد من تثبيت الخطوط لوحدات DIMM للخطوط في نظام التشغيل Windows.

2	انقر فوق "إضافة". سيظهر مربع الحوار "إضافة وحدات DIMMs للخطوط".

3	انقر فوق "استعراض" وانتقل إلى ملفات معلومات خط PCL (hpd.* أو pfm.*) التي يوفرها مورِّد البرنامج لك.

4	انقر فوق "موافق" لقبول الملف المحدد والعودة إلى مربع الحوار "إضافة وحدات DIMM للخطوط". سيظهر اسم وحدة DIMM للخطوط في المربع "اسم DIMM للخطوط". (يمكنك قبول اسم وحدات DIMMs للخطوط الموجود أو كتابة اسم جديد).

5	انقر فوق "موافق". يتم تمكين كافة الخطوط على DIMM تلقائيـًا.

لإزالة وحدات DIMM للخطوط

اتخذ هذا الإجراء عند إزالة وحدات DIMMs للخطوط من الطابعة فعليًا، أو عندما ترغب في توقف البرنامج عن تحديد أي خط من الخطوط على وحدة DIMM.

1	في مربع "وحدات DIMMs المثبتة"، حدد وحدة DIMM التي تريد إزالتها.

2	انقر فوق "إزالة".

لتمكين الخطوط أو تعطيلها

اتخذ هذا الإجراء عندما ترغب في تمكين أو تعطيل خطوط معينة على وحدة DIMM.

1	في مربع "وحدات DIMM المثبتة"، حدد وحدة DIMM التي تحتوي على الخطوط التي ترغب في تمكينها أو تعطيلها.

2	في مربع "الخطوط على وحدات DIMM" حدد الخط الذي ترغب في تمكينه أو تعطيله.

3	انقر فوق زر "تمكين/تعطيل الخط". ملاحظة:  يكون عنوان الزر "تمكين الخط" أو "تعطيل الخط" وفقاً للحالة الراهنة للخط المحدد.

4	كرر الخطوات من 1 إلى 3 لكل خط ترغب في تمكينه أو تعطيله.

5	انقر فوق "موافق" لحفظ التغييرات.

انظر أيضًا

علامة التبويب "تكوين"

مهام الطباعة العامة


الوصول إلى التبويب "نماذج NT "

التبويب "نماذج NT" متاح في Windows 4.0 وWindows NT 5.0.

للوصول إلى التبويب "نماذج NT"

1	من قائمة "ابدأ"، انقر فوق "إعدادات"، ثم اختر "طابعات".

2	انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة واختر "خصائص" من القائمة المعروضة. يظهر التبويب "نماذج NT" على الجانب الأيسر من شاشة الخصائص.

انظر أيضًا

مهام الطباعة العامة

التبويب "نماذج NT"